0 4 8 12 16 20 24 28

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 q_T-space (Ellis-Veseli)

MRSR1 ã=0.1 GeV^{-2} q_{Tlim}=4.0 GeV

b-space (Ladinsky-Yuan)

CTEQ4M g_1=0.11 GeV^2 g_2=0.58 GeV^2 g_3=-1.5 GeV^{-1}

b-space (Davies-Webber-Stirling)

MRSA g_1=0.15 GeV^2 g_2=0.4 GeV^2

Fixed-order (O(α^2))_s

MRSA

DØ 1994-1996

p_T(GeV) dσ/dp_T*BR(Z5ee) (pb/GeV)